LIBRARY	DKBIF
EXPORTS
	dkbif_open
	dkbif_close
	dkbif_read_header
	dkbif_read_data
	dkbif_number_of_frames
	dkbif_set_frame
	dkbif_get_channels
	dkbif_get_bits_per_component
	dkbif_set_bits_per_component
	dkbif_set_mixing
	dkbif_set_mask_trigger_level
	dkbif_get_width
	dkbif_get_height
	dkbif_get_real_width
	dkbif_get_real_height
	dkbif_get_red
	dkbif_get_green
	dkbif_get_blue
	dkbif_get_gray
	dkbif_get_alpha
	dkbif_get_mask
	dkbif_get_type
	dkbif_get_must_scale
	dkbif_get_sf_x
	dkbif_get_sf_y
	dkbif_set_width_height_sufficient
	dkbif_can_handle
	dkbif_can_handle_name
	dkbif_jfif_analyze
	dkbif_jfif_get_sof
	dkbif_jfif_set_sof
	dkbif_jfif_transfer
	dkbif_lic_get
	dkbif_get_predictor
